Copyright: Sunday, January 30, 2000 21:20:39


Zaznacz to pole, jeśli chcesz, aby program Windows Script Host zatrzymywał wykonywanie skryptu po określonym, podanym w sekundach, czasie. Jest to właściwość globalna dla wszystkich skryptów wykonywanych przez program Windows Script Host.

Ta opcja zabezpiecza przed nadmiernym wykonywaniem skryptów przez ustawienie zegara. W momencie przekroczenia podanego czasu wykonywania program wscript.exe przerywa aparat skryptów używając metody IActiveScript::InterruptThread oraz zatrzymuje proces.


Miejsce na wpisanie liczby sekund ograniczającej wykonywanie skryptu.

Należy zaznaczyć pole wyboru Zatrzymuj skrypt po określonej liczbie sekund, aby móc zmieniać tę opcję.


Określa, czy każdorazowo wyświetlać informację o wersji programu Windows Script Host podczas wykonywania skryptu . Jest to właściwość globalna dla wszystkich skryptów wykonywanych przez program Windows Script Host.


Resetuje ustawienia programu Windows Script Host do podanych ustawień domyślnych:

Czyści pole wyboru Zatrzymuj skrypt po określonej liczbie sekund

Pole Sekundy -  wyłączone (i zresetowane do 10 sekund)

Zaznaczone pole wyboru Wyświetlaj logo gdy skrypt jest uruchamiany z konsoli poleceń.


Zaznacz to pole, jeśli chcesz, aby program Windows Script Host zatrzymywał wykonywanie skryptu po określonym, podanym w sekundach, czasie.

Ta opcja zabezpiecza przed nadmiernym wykonywaniem skryptów przez ustawienie zegara. W momencie przekroczenia podanego czasu wykonywania program wscript.exe przerywa aparat skryptów, używając metody IActiveScript::InterruptThread oraz zatrzymuje proces.


Miejsce na wpisanie liczby sekund ograniczającej wykonywanie skryptu.

Musisz zaznaczyć pole wyboru Zatrzymuj skrypt po określonej liczbie sekund, aby móc zmieniać tę opcję.


Zaznacz, aby program Windows Scripting Host wyświetlał informacje o wersji Windows Scripting Host za każdym razem, gdy uruchamiany jest zaznaczony skrypt.


Resetuje ustawienia programu Windows Script Host do podanych ustawień domyślnych:

Pole wyboru Zatrzymuj skrypt po określonej liczbie sekund jest wyczyszczone.

Pole Sekundy -  wyłączone (i zresetowane do 10 sekund)

Pole wyboru Wyświetlaj logo gdy skrypt jest uruchamiany z konsoli poleceń jest zaznaczone.